Yeni Opel Grandland Plug-in Hybrid 1.115 Km’lik Ultra Uzun Menzil Kat Etti!

Yeni Opel Grandland’in şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemine sahip versiyonu modelin baş mühendisi Dirk Kaminski liderliğindeki Opel ekibi tarafından gerçek sürüş koşullarında menzil testine tabi tutuldu. Mevsime uygun şekilde, düşük yuvarlanma direncine sahip yaz lastikleri yerine 19 inç büyüklüğündeki kış lastikleriyle ve üstelik tam donanımlı GS paketi ile teste tabi tutulan yeni Grandland Plug-in Hybrid, 1.115 km’lik ultra uzun bir sürüş menzili gerçekleştirdi. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesine sahip model, toplam mesafenin üçte birinden fazlasını, yani tam olarak 380 kilometreyi, sadece elektrik gücüyle, dolayısıyla sıfır emisyon salınımıyla tamamladı. Rüsselsheim ve Frankfurt çevresindeki Ren-Main bölgesinden Ren-Neckar bölgesine uzanan tipik işe gidiş-geliş rotalarını başarıyla tamamladı. 143 kW (192 HP) toplam sistem gücü ve 350 Nm maksimum torka sahip olan Grandland Plug-in Hybrid’in tek depo yakıt ve tek şarjla kat ettiği mesafe beklentileri aşmayı başardı. Yeni Opel Grandland Plug-in Hybrid, sunduğu tam elektrikli şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da şirket veya hususi araç kullanan ve özellikle kaynak verimliliğine önem vererek menzil endişesi yaşamak istemeyen sürücüler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yeni Opel Grandland, yalın ve cusur tasarımı, ileri seviyede teknolojik özellikleri, pratik çözümleri, ferah iç mekânı ve tamamen elektrikli güç-aktarma sistemi seçenekleriyle öne çıkıyor. 2024 “Altın Direksiyon” ödülünün sahibi olan yeni Grandland, tamamen elektrikli, 48 volt teknolojisine sahip hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç-aktarma seçenekleri ile üretiliyor. Bu geniş yelpazedeki güç-aktarma sistemlerinden akıllı şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan Grandland Plug-in Hybrid, modelin baş mühendisi Dirk Kaminski liderliğindeki Opel ekibi tarafından teste tabi tutuldu. Elde edilen şaşırtıcı sonuçlar hem filo araçları hem de uzun yol kullanıcıları için etkileyici nitelikte.

Testle ilgili fikirlerini aktaran Dirk Kaminski, “WLTP değerleri açık: Resmi test döngüsüne göre, yeni Grandland Şarj Edilebilir Hibrit modelimiz, 87 kilometreye varan tam elektrikli sürüş dahil olmak üzere, toplam 897 kilometrelik sürüş menzili sunuyor. Fakat kendi kendimize dedik ki: “Gelin bu aracın gerçekten neler yapabileceğini görelim. Yeni üst segment SUV modelimiz, tam dolu depo ve tam şarjla kesinlikle 1.000 kilometre sınırını aşacaktır. Ne de olsa Grandland, baştan sona “Alman Ürünü” olarak, ultra modern tesise sahip Eisenach fabrikasında üretiliyor. Biz de aracı resmi test döngüsünden daha zorlu koşullar altında test ettik”.

Zorlu koşullarda 1.115 kilometre yol kat edildi

Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle donatılan yeni Opel Grandland’in WLTP değerleri yaklaşık 23 santigrat derece sıcaklıkta belirlenirken, model rüzgârlı ve yağmurlu bir ocak ayı sabahı 11 santigrat derece sıcaklıkta teste çıktı. Ayrıca mevsime uygun şekilde, düşük yuvarlanma direncine sahip yaz lastikleri yerine 19 inç büyüklüğündeki kış lastikleriyle, üstelik tam donanımlı GS paketi ile teste tabi tutuldu. SUV’un yakıt deposu dolu ve 17,9 kWsa’lik bataryası tam şarj edilmiş olarak yola çıktı.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesine sahip model, Rüsselsheim ve Frankfurt çevresindeki Ren-Main bölgesinden Ren-Neckar bölgesine uzanan tipik işe gidiş-geliş rotalarını başarıyla tamamladı. Test rotası, çeşitli sürüş koşullarını içeriyordu; akan trafikli otoyollar, dur-kalk yapılan yollar, yoğun trafik saatinin olduğu yollar, şehirlerarası yollar ve trafik ışıklı şehir içi güzergahlar. Bu gerçek yaşam testi, şirket araçlarını kullanan sürücülerin günlük deneyimlerini birebir yansıtıyor.

143 kW (192 HP) toplam sistem gücü ve 350 Nm maksimum torka sahip Grandland Plug-in Hybrid’in tek depo yakıt ve tek şarjla kat ettiği mesafe tüm beklentileri aşmayı başardı. Ortalama 80 km/saat hızla ve son derece verimli bir şekilde 100 kilometrede 4,6 litrelik karma yakıt tüketimiyle, SUV dört etapta (yasal sürüş süresi gerekliliklerine uymak için verilen molalarla birlikte) toplam 1.115 kilometre yol kat etti. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesine sahip model, toplam mesafenin üçte birinden fazlasını, yani tam olarak 380 kilometreyi, sadece elektrik gücüyle, dolayısıyla sıfır emisyon salınımıyla tamamladı.

Testin sonunda görüşlerini aktaran Dirk Kaminski, “Grandland’in bu şartlar altında (testin sonunda sıcaklık sadece 4 santigrat dereceye kadar düşmüştü) bu kadar üstün değerlere ulaşması, her açıdan çığır açan ve günlük kullanıma tamamen uygun bir sürüş konseptine sahip bir araç yarattığımızı bir kez daha kanıtladı. Yüksek verimli benzinli motor ile elektrikli motor kusursuz bir uyum içinde çalıştığını gösterdi. Dahası her yavaşladığınızda, güç aktarma sistemi elektrikli çalışma moduna geçiyor. Bu özellik, geri kazanılan enerjinin aracın elektrikli sürüşünde kullanılmasıyla mümkün oluyor ve böylece düşük ve orta hızlarda uzun mesafeler emisyon üretmeden yol kat edilebiliyor” dedi.

Opel’den kaynakları verimli kullanan sürüş konsepti

Yeni Opel Grandland Plug-in Hybrid, sunduğu tam elektrikli şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da şirket veya hususi araç kullanan ve özellikle kaynak verimliliğine önem vererek menzil endişesi yaşamak istemeyen sürücüler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yeni üst sınıf SUV modelde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ve krom detayların bulunmaması, Opel’in “Çevre Dostu Yenilik” ve “Sürdürülebilirlik” anlayışının birer kanıtı niteliğinde. Bu durum test sonuçlarıyla da etkileyici bir şekilde ortaya koyuldu.

Yepyeni Grandland’in çok sayıda özelliği, günlük iş seyahatlerini ve uzun yolculukları daha da keyifli hale getiriyor. Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) tarafından onaylanan ergonomik koltuklar, rahat bir sürüş keyfi sağlıyor. Sürdürülebilir kumaşlarla ergonomik sürüş için tasarlanan patentli Intelli-Seat özelliği ise tüm ön koltuklarda standart olarak sunuluyor. Yeni Opel Grandland sürücüleri, parlama yapmayan Intelli-Lux HD LED® Pixel, Intelli-HUD “head-up display” (sanal gösterge paneli) veya aydınlatmalı, yarı saydam Pixel Box gibi yenilikçi teknolojilerle buluşuyor.

Testin sonunda geriye bir soru kalıyor: Yeni Grandland Şarj Edilebilir Hibrit, ideal test koşullarında (örneğin yaz mevsimi başında) tam dolu bir yakıt deposu ve tam şarjlı bir batarya ile ne kadar mesafe kat edebilir? Kaminski bu konuda şunu söylüyor, “Ekip olarak şu ana kadar kat ettiğimiz 1.115 kilometreden edindiğimiz izlenim, en uygun koşullarda, kesinlikle daha fazlasının mümkün olabileceği yönünde.”